0.7 0.5 0.3 0.1

95% Confidence Interval for Mu

0.43

0.41

0.39

0.37

0.35

95% Confidence Interval for Median

Variable: egg-fat

0.347995

0.122823

0.344659

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

0.402005

0.184806

0.430341

0.800000

0.430000

0.370000

0.302500

0.060000

48

0.771591

0.671731

2.18E-02

0.147540

0.387500

0.011

0.998

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

DescriptiveStatistics