0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

95% Confidence Interval for Mu

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

95% Confidence Interval for Median

Variable: lab 1

0.333564

0.130188

0.415383

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

0.762574

0.400754

0.744617

0.800000

0.740000

0.635000

0.392500

0.240000

8

-1.32021

-5.8E-01

3.88E-02

0.196905

0.580000

0.317

0.376

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

DescriptiveStatistics