0.43

0.38

0.33

0.28

0.23

0.18

95% Confidence Interval for Mu

0.41

0.36

0.31

0.26

95% Confidence Interval for Median

Variable: lab 2

0.282921

0.054522

0.271060

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

0.401931

0.167833

0.408940

0.430000

0.400000

0.360000

0.292500

0.180000

8

-9.4E-01

-6.7E-01

0.0068

0.082462

0.340000

0.279

0.397

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

DescriptiveStatistics