0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

95% Confidence Interval for Mu

0.48

0.43

0.38

0.33

95% Confidence Interval for Median

Variable: lab 3

0.363564

0.052864

0.340655

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

0.465149

0.162731

0.474345

0.540000

0.457500

0.400000

0.370000

0.270000

8

-9.2E-01

-4.3E-02

6.39E-03

0.079955

0.407500

0.672

0.241

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

DescriptiveStatistics