0.48

0.38

0.28

0.18

95% Confidence Interval for Mu

0.48

0.38

0.28

95% Confidence Interval for Median

Variable: lab 4

0.301634

0.071555

0.285772

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

0.473861

0.220266

0.466728

0.530000

0.460000

0.385000

0.312500

0.180000

8

-1.03426

-3.4E-01

1.17E-02

0.108224

0.376250

0.915

0.160

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

DescriptiveStatistics