0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

95% Confidence Interval for Mu

0.40

0.35

0.30

95% Confidence Interval for Median

Variable: lab 5

0.321634

0.045662

0.296012

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

0.410644

0.140561

0.411488

0.420000

0.405000

0.365000

0.335000

0.200000

8

0.242912

-1.18662

4.77E-03

0.069063

0.353750

0.075

0.603

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

DescriptiveStatistics