0.45

0.35

0.25

0.15

0.05

95% Confidence Interval for Mu

0.35

0.25

0.15

95% Confidence Interval for Median

Variable: lab 6

0.172277

0.079400

0.167102

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

0.373861

0.244414

0.367898

0.430000

0.367500

0.270000

0.185000

0.060000

8

-1.30864

-2.7E-01

1.44E-02

0.120089

0.267500

0.883

0.178

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

DescriptiveStatistics