                                                                                                                      fitted(mod3)
stdres(mod3)

                                                                              500 600 700 800

-10123

WY

                                                                                                                       ND

Quantiles of Standard Normal

-2 -1 0 1 2

ND

WY

0.05

0.10

0.15

0.20

NE

CN

SD

TX

Index
lm.hat(mod3)

0 10 20 30 40

NY

CN

NE

SD

TX