                                               Quantiles of Standard Normal
resids

                                        -2 -1 0 1 2

-100

0100200

Quantiles of Standard Normal
zres

-2 -1 0 1 2

-10123

Quantiles of Standard Normal
tres

-2 -1 0 1 2

-101234

                          density(resids, width = sqrt(var(resids)))$x
density(resids, width = sqrt(var(resids)))$y

                                               -100 0 100 200 300

0.00.002

0.004

0.006

density(zres, width = sqrt(var(zres)))$x
density(zres, width = sqrt(var(zres)))$y

-2 -1 0 1 2 3 4

0.00.10.20.30.4

density(tres, width = sqrt(var(tres)))$x
density(tres, width = sqrt(var(tres)))$y

-2 0 2 4