                                                                                                                        fitted(olsfit)
residuals(olsfit)

                                                        20 30 40 50 60 70 80

-505

Quantiles of Standard Normal

-2 -1 0 1 2

35:68

                                                                   40 50 60

Lag

ACF

0 5 10 15

-0.2

0.20.61.0

 Series : residuals(olsfit)