                                                                                                                    Fitted : Temp

Deviance Residuals

                               0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

-1012

Predicted : Temp
sqrt(abs(Deviance Residuals))

-4 -3 -2 -1 0 1 2

0.60.81.01.21.4

                                                                                                                    Fitted : Temp

Bn

                                    0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.00.20.40.60.81.0

Quantiles of Standard Normal

Pearson Residuals

-2 -1 0 1 2

-10123