                                                                                        sig2

                                                 0.5 1.0 1.5 2.0

0.00.51.01.52.02.5

Intercept

1.0 1.5 2.0 2.5

0.00.51.01.5

Floor

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.00.20.40.60.81.01.2

                                                                                        Clay

                                               -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Goodhue

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0