                                                                                                                        fitted(logoz.lm)
logoz.inf$hat

                                             1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Index

0 20 40 60 80 100