                                                                          Fitted : Type + Sev + Eject + Weight

Deviance Residuals

                                     0 200 400 600 800 1000 1200 1400

-1001020

Predicted : Type + Sev + Eject + Weight
sqrt(abs(Deviance Residuals))

3 4 5 6 7

1234

                                                                          Fitted : Type + Sev + Eject + Weight

Resp

                                      0 500 1000 1500

05001000

1500

Quantiles of Standard Normal

Pearson Residuals

-2 -1 0 1 2