                                                                                                              Fitted : ag + wbc

Deviance Residuals

                                                        20 40 60 80 100

-2-101

Predicted : ag + wbc
sqrt(abs(Deviance Residuals))

0.02 0.04 0.06 0.08

0.20.40.60.81.01.21.4

                                                                                                              Fitted : ag + wbc
time

                                      0 50 100 150

050100150

Quantiles of Standard Normal

Pearson Residuals

-2 -1 0 1 2